VERSION 1.0 CLASS
BEGIN
  MultiUse = -1  'True
  Persistable = 0  'NotPersistable
  DataBindingBehavior = 0  'vbNone
  DataSourceBehavior  = 0  'vbNone
  MTSTransactionMode  = 0  'NotAnMTSObject
END
Attribute VB_Name = "Class1"
Attribute VB_GlobalNameSpace = False
Attribute VB_Creatable = True
Attribute VB_PredeclaredId = False
Attribute VB_Exposed = True
Attribute VB_Ext_KEY = "SavedWithClassBuilder6" ,"Yes"
Attribute VB_Ext_KEY = "Top_Level" ,"Yes"
Attribute VB_Ext_KEY = "Member0" ,"CDomFunctions"
Private mvarCDomFunctions As CDomFunctions


Public Property Get CDomFunctions() As CDomFunctions
    If mvarCDomFunctions Is Nothing Then
        Set mvarCDomFunctions = New CDomFunctions
    End If


    Set CDomFunctions = mvarCDomFunctions
End Property


Public Property Set CDomFunctions(vData As CDomFunctions)
    Set mvarCDomFunctions = vData
End Property
Private Sub Class_Terminate()
    Set mvarCDomFunctions = Nothing
End Sub



